苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯

当前位置: 首页 新闻中心 安全生产
返回列表

发布日期 2023-02-20

信息来源:蜀交中油苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯

喜创新高!蜀交中油苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯交出亮眼春运答卷

 喜创新高!蜀交中油苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯交出亮眼春运答卷5.png


2023年春运期间,四川蜀交中油能源有限苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯高效统筹资源供给,持续强化安全生产,全面做好春运服务,春运销售业绩创历史新高。春运40天,苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯85座在营加油站纯枪销售突破6万吨大关,同比增幅26%,非油销售同比增幅40%;油品单日销量刷新至2792吨,单日百吨汽油站达4对;油品调运配送达6384车次,同比增幅33%。

全力保障油品供应。加强春运保供保畅工作组织领导,提前召开工作动员部署熊猫娱乐app官方下载安装,严格宣贯落实股东双方及属地各级职能部门保供保畅要求,结合苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯工作实际,及时制定保供保畅工作方案。实时收集高速干支线运行信息,及时进行销量预测与资源申请;加强与中国石油四川销售分苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯及各地油库沟通,合理调配油品资源,保证高速公路加油站高液位库存运行;各片区及加油站主动向属地高速公安、执法大队、收费站、服务区等相关单位进行车辆、人员备案,有效保障节日期间油罐车正常上高速进行资源配送。

强化油品数质量管理。把质量管控细化到每一个岗位,把诚信经营落实到每一个环节。春运前,全面完成苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯932把加油机自校,油枪出机误差严格控制在国家规定范围内,自:细衤100%;严格按照油品质量管理规定,进行油品溯源管理,每一油库、车次、仓室、油品均进行表观验收和留样操作,确保每一滴油品质量合格。

筑牢安全生产防线。通过动员熊猫娱乐app官方下载安装、班前熊猫娱乐app官方下载安装等多种载体加强安全教育,聚焦消防安全、设施设备、冬防冬备、输入性风险等重点领域开展全覆盖安全检查,及时消除安全隐患,有效防范、坚决遏制各类生产安全事故。严格落实冬季“十防”要求,加强加油站设施设备的巡检与维护保养,开展设备自查自纠自改,每日对加管系统、非油系统、监控系统和苏超积分榜,彩票中奖结果,ob视讯服务器进行细致全面检查,及时排查隐患、解决隐患和防范隐患,保证各类设施设备运行安全,夯实设备基础为春运保驾护航。

加强员工关心关爱。强化劳动保护和员工关爱,建立科学排班机制,加强在岗员工的劳动保护,合理安排寒冷、雨雪天气下员工在外站立加油时间。临时聘请服务人员和保洁人员143名,组织20名本部青年员工及30名片区管理人员下站帮扶,解决节日期间一线人手不足问题,降低一线员工劳动强度,有效保障春运期间优质服务。


 

苏超积分榜官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)